1

2 5

7 6

4 3

Hacker’s Power Supply

Licensed under GPL 1 1 20041028 Karel ’Clock’ Kulhavy

FILE: REVISION: DRAWN BY:

PAGE OF

TITLE A

B

C

D

E

1 2 3 4 5 6

A

B

C

D

E 1 2 3 4 5 6

230V RMS 50Hz 53W

12V RMS x 2A = 24W

0V 5V RMS x 0.5A = 2.5W

5V RMS x 0.5A = 2.5W

12V RMS x 1.5A = 24W

Total 53W

Transformer specification